 -1.141911898E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.107085E+01  dx in pixels
 -2.187855E+01  dy in pixels
      1.009470  scalx
      1.028055  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
