 -1.249148623E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.395300E+00  dx in pixels
 -1.088010E+01  dy in pixels
      1.012635  scalx
      1.027875  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
