 -1.110318323E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.003458E+01  dx in pixels
 -2.330460E+01  dy in pixels
      1.009783  scalx
      1.027761  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
