 -1.193635698E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.283500E+00  dx in pixels
 -8.996900E+00  dy in pixels
      1.017638  scalx
      1.021938  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
