 -1.025651798E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.244814E+01  dx in pixels
 -2.205355E+01  dy in pixels
      1.014647  scalx
      1.022215  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
