 -1.214278359E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.150000E-01  dx in pixels
 -1.157910E+01  dy in pixels
      1.017187  scalx
      1.022721  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
