 -1.181346548E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.716500E+00  dx in pixels
 -1.072680E+01  dy in pixels
      1.018804  scalx
      1.020404  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
