 -1.186382619E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.826400E+00  dx in pixels
 -9.291200E+00  dy in pixels
      1.015391  scalx
      1.023382  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
