 -2.480870487E-02  1.881129555E-02  1.091394152E-02  1.305608487E-02  rotation in radian
 -2.570136E-01  dx in pixels
 -1.601136E-01  dy in pixels
      1.028503  scale x
      1.030542  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
