 -2.521937617E-02  1.881129555E-02  1.091394152E-02  1.305608487E-02  rotation in radian
  7.936000E-01  dx in pixels
 -1.070260E+01  dy in pixels
      1.017330  scalx
      1.022271  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
