  3.030016969E-02 -6.301261134E-02 -3.432127054E-02 -4.065187600E-02  rotation in radian
 -1.250903E+01  dx in pixels
 -2.434730E+01  dy in pixels
      1.014216  scalx
      1.022663  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
