 -1.061498144E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.747600E+00  dx in pixels
 -1.091220E+01  dy in pixels
      1.017243  scalx
      1.023153  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
