 -1.078655603E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.115900E+00  dx in pixels
 -9.689200E+00  dy in pixels
      1.011888  scalx
      1.028466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
