 -1.028298702E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.934516E+00  dx in pixels
 -2.541482E+01  dy in pixels
      1.008386  scalx
      1.028858  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
