 -1.171688044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.535060E+01  dx in pixels
 -1.454920E+01  dy in pixels
      1.016714  scalx
      1.022333  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
