 -1.178619151E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.308500E+01  dx in pixels
 -1.363940E+01  dy in pixels
      1.016813  scalx
      1.022191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
