 -1.112060471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.966039E+00  dx in pixels
 -1.843317E+01  dy in pixels
      1.014388  scalx
      1.022925  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
