 -3.887466050E-02  5.073528482E-02  2.474031840E-02  2.851789638E-02  rotation in radian
 -8.673500E+00  dx in pixels
 -2.140639E+01  dy in pixels
      1.014703  scalx
      1.022758  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
