 -1.175612695E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.026775E-02  dx in pixels
  6.303725E-02  dy in pixels
      1.017272  scale x
      1.031810  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
