 -1.067041295E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.623130E+01  dx in pixels
 -3.732210E+01  dy in pixels
      1.009203  scalx
      1.026286  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
