 -9.255524950E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.103021E+01  dx in pixels
 -4.662456E+01  dy in pixels
      1.007767  scalx
      1.027754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
