 -1.082299016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.188400E+00  dx in pixels
 -1.652080E+01  dy in pixels
      1.015955  scalx
      1.020305  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
