 -1.046427082E-02 -1.547204388E-03 -1.056442774E-03 -1.500942423E-03  rotation in radian
  1.211000E-01  dx in pixels
 -1.910450E+01  dy in pixels
      1.015571  scalx
      1.020088  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
