 -1.165775419E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.993000E+00  dx in pixels
 -1.470660E+01  dy in pixels
      1.015507  scalx
      1.021192  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
