 -1.060880119E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.188881E+00  dx in pixels
 -2.433854E+01  dy in pixels
      1.013651  scalx
      1.021840  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
