 -1.086569727E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.963650E-02  dx in pixels
  7.091439E-02  dy in pixels
      1.018522  scale x
      1.029971  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
