 -1.040417192E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.073020E-03  dx in pixels
  4.978706E-03  dy in pixels
      1.021845  scale x
      1.026210  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
