 -1.078928162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.847900E+00  dx in pixels
 -1.078030E+01  dy in pixels
      1.015169  scalx
      1.022475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
