 -1.082480117E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.092127E+00  dx in pixels
 -1.908755E+01  dy in pixels
      1.014102  scalx
      1.022037  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
