 -1.194605332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.543000E-01  dx in pixels
 -9.383400E+00  dy in pixels
      1.015124  scalx
      1.022598  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
