 -1.034177032E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.025796E+01  dx in pixels
 -2.063655E+01  dy in pixels
      1.013353  scalx
      1.023893  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
