 -1.139659054E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.183400E+00  dx in pixels
 -1.016400E+01  dy in pixels
      1.017537  scalx
      1.019054  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
