 -1.117316566E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.551800E+00  dx in pixels
 -9.113100E+00  dy in pixels
      1.015253  scalx
      1.021098  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
