 -1.081576229E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.845400E+00  dx in pixels
 -1.111280E+01  dy in pixels
      1.019038  scalx
      1.018232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
