 -1.121478757E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.794900E+00  dx in pixels
 -9.060900E+00  dy in pixels
      1.015705  scalx
      1.021200  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
