 -1.000537657E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.131483E+00  dx in pixels
 -1.845544E+01  dy in pixels
      1.014008  scalx
      1.021978  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
