 -1.084845948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.226400E+00  dx in pixels
 -1.204180E+01  dy in pixels
      1.016028  scalx
      1.020525  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
