 -1.073324762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.058089E+00  dx in pixels
 -1.846120E+01  dy in pixels
      1.012600  scalx
      1.023834  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
