 -1.029673185E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.180539E+00  dx in pixels
 -1.532808E+01  dy in pixels
      1.016339  scalx
      1.020018  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
