 -1.066570289E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.628500E+00  dx in pixels
 -1.210510E+01  dy in pixels
      1.017834  scalx
      1.019546  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
