 -1.030175527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.825000E+00  dx in pixels
 -8.490100E+00  dy in pixels
      1.013754  scalx
      1.023603  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
