 -7.285414585E-03 -2.722189826E-03 -2.391231848E-03 -3.057432838E-03  rotation in radian
  6.841600E+00  dx in pixels
 -4.403800E+00  dy in pixels
      1.015742  scalx
      1.020876  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
