 -9.962687310E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.485301E+00  dx in pixels
 -2.180670E+01  dy in pixels
      1.019421  scalx
      1.016570  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
