 -1.165541943E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.226700E+00  dx in pixels
 -1.055220E+01  dy in pixels
      1.016361  scalx
      1.020188  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
