 -1.025218143E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.566927E+00  dx in pixels
 -1.854572E+01  dy in pixels
      1.014422  scalx
      1.021295  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
