 -1.005036957E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.284200E+00  dx in pixels
 -1.173850E+01  dy in pixels
      1.014257  scalx
      1.023136  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
