 -1.184413493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.934350E-02  dx in pixels
  4.877273E-02  dy in pixels
      1.022355  scale x
      1.028405  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
