 -1.146690673E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.055500E+00  dx in pixels
 -8.567800E+00  dy in pixels
      1.013921  scalx
      1.022913  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
