 -1.101481864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.803600E+00  dx in pixels
 -6.530100E+00  dy in pixels
      1.009639  scalx
      1.024553  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
