 -9.911368640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.216443E+01  dx in pixels
 -1.852140E+01  dy in pixels
      1.007920  scalx
      1.025922  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
